SDEF
path models/items/fire_ext
scale .75

fire_ext.sbm
fire_ext.sam
fire_ext.tga

//
// The initialization section
//
!init:
server classname object
server flags +darken +explode +die_shatter
//
// The main section
//
!main:
//
// The SINED declaration section
//
/*SINED world_FireExtinguisher (.3 1 .3) (0 0 0) (0 0 0) NOT_SOLID NOT_DAMAGABLE 
Fire Extinguisher
*/
